〉 V0M amplitude 〈 V0M amplitude /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normalised count density

7−10

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1% −0 5%−1 10% −5 15%−10 20% −15 40%−20 60% −40 100% −60

ALICE Data PYTHIA8 Monash 2013

= 13 TeV s ALICE pp

V0M multiplicity classes Min. Bias Triggered Data:

ALI-PUB-529975

ALI-PUB-529975